### 部署taosAdapter

taosAdapter 可以和 TDengine 部署在同一个系统中，也可以分离部署。

启动 taosAdapter：

```
systemctl start taosadapter
```

检查 taosAdapter 的运行状态：

```
systemctl status taosadapter
```

taosAdapter 详细的配置参数和使用请参考 `taosadapter --help` 命令输出以及 [参考文档](/reference/taosadapter) 。

