```java title="原生连接"
{{#include docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/JNIConnectExample.java}}
```

```java title="REST 连接"
{{#include docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/RESTConnectExample.java:main}}
```

使用 REST 连接时，如果查询数据量比较大，还可开启批量拉取功能。

```java title="开启批量拉取功能" {4}
{{#include docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/WSConnectExample.java:main}}
```

更多连接参数配置，参考[Java 连接器](../../reference/connector/java)
