
配置 taosAdapter 接收 icinga2 数据的方法：

- 使能 icinga2 的 opentsdb-writer（参考链接 https://icinga.com/docs/icinga-2/latest/doc/14-features/#opentsdb-writer）
- 通过修改配置文件 `/etc/taos/taosadapter.toml` 的配置项 `opentsdb_telnet.enable=True`，或使用 taosAdapter 命令行参数的方式，使能 taosAdapter 接收 icinga2 数据功能。taosAdapter 默认写入数据库名称为 icinga2，如果需要指定不同的数据库名称可以在 taosAdapter 配置文件中修改。taosAdapter 需重新启动
- 修改配置文件 `/etc/icinga2/features-enabled/opentsdb.conf` 填写 <taosAdapter's host\> 为运行 taosAdapter 的服务器的域名或 IP 地址，port 填写 taosAdapter 支持接收 icinga2 数据的相应端口（默认为 6048）

```
object OpenTsdbWriter "opentsdb" {
  host = "<taosAdapter's host>"
  port = 6048
}
```

