---
sidebar_position: 1
sidebar_label: PHP
title: PHP Connector
---

`php-tdengine` 是由社区贡献的 PHP 连接器扩展，还特别支持了 Swoole 协程化。

PHP 连接器依赖 TDengine 客户端驱动。

项目地址：<https://github.com/Yurunsoft/php-tdengine>

TDengine 服务端或客户端安装后，`taos.h` 位于：

- Linux：`/usr/local/taos/include`
- Windows：`C:\TDengine\include`

TDengine 客户端驱动的动态库位于：

- Linux: `/usr/local/taos/driver/libtaos.so`
- Windows: `C:\TDengine\taos.dll`

## 支持的平台

* Windows、Linux、MacOS

* PHP >= 7.4

* TDengine >= 2.0

* Swoole >= 4.8 (可选)

## 支持的版本

TDengine 客户端驱动的版本号与 TDengine 服务端的版本号是一一对应的强对应关系，建议使用与 TDengine 服务端完全相同的客户端驱动。虽然低版本的客户端驱动在前三段版本号一致（即仅第四段版本号不同）的情况下也能够与高版本的服务端相兼容，但这并非推荐用法。强烈不建议使用高版本的客户端驱动访问低版本的服务端。

## 安装步骤

### 安装 TDengine 客户端驱动

TDengine 客户端驱动的安装请参考 [安装指南](/reference/connector#安装步骤)

### 编译安装 php-tdengine

**下载代码并解压：**

```shell
curl -L -o php-tdengine.tar.gz https://github.com/Yurunsoft/php-tdengine/archive/refs/tags/v1.0.2.tar.gz \
&& mkdir php-tdengine \
&& tar -xzf php-tdengine.tar.gz -C php-tdengine --strip-components=1
```

> 版本 `v1.0.2` 可替换为任意更新的版本，可在 Release 中查看最新版本。

**非 Swoole 环境：**

```shell
phpize && ./configure && make -j && make install
```

**手动指定 tdengine 目录：**

```shell
phpize && ./configure --with-tdengine-dir=/usr/local/Cellar/tdengine/2.4.0.0 && make -j && make install
```

> `--with-tdengine-dir=` 后跟上 tdengine 目录。
> 适用于默认找不到的情况，或者 MacOS 系统用户。

**Swoole 环境：**

```shell
phpize && ./configure --enable-swoole && make -j && make install
```

**启用扩展：**

方法一：在 `php.ini` 中加入 `extension=tdengine`

方法二：运行带参数 `php -dextension=tdengine test.php`

## 示例程序

本节展示了使用客户端驱动访问 TDengine 集群的常见访问方式的示例代码。

> 所有错误都会抛出异常: `TDengine\Exception\TDengineException`

### 建立连接

<details>
<summary>建立连接</summary>

```c
{{#include docs-examples/php/connect.php}}
```

</details>

### 插入数据

<details>
<summary>插入数据</summary>

```c
{{#include docs-examples/php/insert.php}}
```

</details>

### 同步查询

<details>
<summary>同步查询</summary>

```c
{{#include docs-examples/php/query.php}}
```

</details>

### 参数绑定

<details>
<summary>参数绑定</summary>

```c
{{#include docs-examples/php/insert_stmt.php}}
```

</details>

## 常量

### 字段类型

| 参数名称 | 说明 |
| ------------ | ------------ 
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_NULL` | null |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_BOOL` | bool |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_TINYINT` | tinyint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT` | smallint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_INT` | int |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_BIGINT` | bigint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_FLOAT` | float |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_DOUBLE` | double |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_BINARY` | binary |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP` | timestamp |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_NCHAR` | nchar |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_UTINYINT` | utinyint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_USMALLINT` | usmallint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_UINT` | uint |
| `TDengine\TSDB_DATA_TYPE_UBIGINT` | ubigint |
