```java title="本地连接"
{{#include docs-examples/java/src/main/java/com/taos/example/JNIConnectExample.java}}
```
```java title="RESTful 连接"
{{#include docs-examples/java/src/main/java/com/taos/example/RESTConnectExample.java:main}}
```
使用RESTful 连接时，如果查询数据量比较大，还可开启批量拉取功能。
```java title="开启批量拉取功能" {4}
{{#include docs-examples/java/src/main/java/com/taos/example/WSConnectExample.java:main}}
```
更多连接参数配置，参考[Java 连接器](/reference/connector/java)