## 配置 Telegraf

配置方法，在 `/etc/telegraf/telegraf.conf` 增加如下配置，其中 `database name` 请填写希望在 TDengine 保存 Telegraf 数据的数据库名，`TDengine cluster host`、`username` 和 `password` 填写 TDengine 集群中的实际配置：

示例 telegraf.conf 如下：

```
[[outputs.http]]
  url = "http://<TDengine cluster host>:6041/influxdb/v1/write?db=<database name>"
  method = "POST"
  timeout = "5s"
  username = "<TDengine's username>"
  password = "<TDengine's password>"
  data_format = "influx"
  influx_max_line_bytes = 250
```

## 验证方法

重启 Telegraf 后可通过查询 TDengine 中配置指定的数据库来验证 Telegraf 写入的数据。

