---
sidebar_label: 容量规划
title: 容量规划
---

使用 TDengine 来搭建一个物联网大数据平台，计算资源、存储资源需要根据业务场景进行规划。下面分别讨论系统运行所需要的内存、CPU 以及硬盘空间。

## 服务端内存需求

每个 Database 可以创建固定数目的 vgroup，默认 2 个 vgroup，在创建数据库时可以通过`vgroups <num>`参数来指定，其副本数由参数`replica <num>`指定。vgroup 中的每个副本会是一个 vnode；所以每个 vnode 占用的内存由以下几个参数决定：

- vgroups
- replica
- buffer
- pages
- pagesize
- cachesize

关于这些参数的详细说明请参考 [数据库管理](../taos-sql/database)。

所以一个数据库所需要的内存大小等于 `vgroups * replica * (buffer + pages * pagesize + cachesize)`。

但要注意的是这些内存并不需要由单一服务器提供，而是由整个集群中所有数据节点共同负担，相当于由这些数据节点所在的服务器共同负担。如果集群中有不止一个数据库，则所需内存要累加，并由集群中所有服务器共同负担。更复杂的场景是如果集群中的数据节点并非在最初就一次性全部建立，而是随着使用中系统负载的增加服务器并增加数据节点，则新创建的数据库会导致新旧数据节点上的负载并不均衡，此时简单的理论计算并不能直接地简单使用，要结合各数据节点的负载情况。


## 客户端内存需求

客户端应用采用 taosc 客户端驱动连接服务端，会有内存需求的开销。

客户端的内存开销主要由写入过程中的 SQL 语句、表的元数据信息缓存、以及结构性开销构成。系统最大容纳的表数量为 N（每个通过超级表创建的表的 meta data 开销约 256 字节），最大并行写入线程数量 T，最大 SQL 语句长度 S（通常是 1 Mbytes）。由此可以进行客户端内存开销的估算（单位 MBytes）：

```
M = (T * S * 3 + (N / 4096) + 100)
```

举例如下：用户最大并发写入线程数 100，子表数总数 10,000,000，那么客户端的内存最低要求是：

```
100 * 3 + (10000000 / 4096) + 100 = 2741 (MBytes)
```

即配置 3 GBytes 内存是最低要求。

## CPU 需求

CPU 的需求取决于如下两方面：

- **数据插入** TDengine 单核每秒能至少处理一万个插入请求。每个插入请求可以带多条记录，一次插入一条记录与插入 10 条记录，消耗的计算资源差别很小。因此每次插入，条数越大，插入效率越高。如果一个插入请求带 200 条以上记录，单核就能达到每秒插入 100 万条记录的速度。但对前端数据采集的要求越高，因为需要缓存记录，然后一批插入。
- **查询需求** TDengine 提供高效的查询，但是每个场景的查询差异很大，查询频次变化也很大，难以给出客观数字。需要用户针对自己的场景，写一些查询语句，才能确定。

因此仅对数据插入而言，CPU 是可以估算出来的，但查询所耗的计算资源无法估算。在实际运营过程中，不建议 CPU 使用率超过 50%，超过后，需要增加新的节点，以获得更多计算资源。

## 存储需求

TDengine 相对于通用数据库，有超高的压缩比，在绝大多数场景下，TDengine 的压缩比不会低于 5 倍，有的场合，压缩比可达到 10 倍以上，取决于实际场景的数据特征。压缩前的原始数据大小可通过如下方式计算：

```
Raw DataSize = numOfTables * rowSizePerTable * rowsPerTable
```

示例：1000 万台智能电表，每台电表每 15 分钟采集一次数据，每次采集的数据 128 字节，那么一年的原始数据量是：10000000 \* 128 \* 24 \* 60 / 15 \* 365 = 44.8512T。TDengine 大概需要消耗 44.851 / 5 = 8.97024T 空间。

用户可以通过参数 keep，设置数据在磁盘中的最大保存时长。为进一步减少存储成本，TDengine 还提供多级存储，最冷的数据可以存放在最廉价的存储介质上，应用的访问不用做任何调整，只是读取速度降低了。

为提高速度，可以配置多块硬盘，这样可以并发写入或读取数据。需要提醒的是，TDengine 采取多副本的方式提供数据的高可靠，因此不再需要采用昂贵的磁盘阵列。

## 物理机或虚拟机台数

根据上面的内存、CPU、存储的预估，就可以知道整个系统需要多少核、多少内存、多少存储空间。如果数据副本数不为 1，总需求量需要再乘以副本数。

因为 TDengine 具有很好的水平扩展能力，根据总量，再根据单个物理机或虚拟机的资源，就可以轻松决定需要购置多少台物理机或虚拟机了。
