---
sidebar_label: OpenTSDB JSON 格式协议
title: OpenTSDB JSON 格式协议
---

import Tabs from "@theme/Tabs";
import TabItem from "@theme/TabItem";
import JavaJson from "./_java_opts_json.mdx";
import PyJson from "./_py_opts_json.mdx";
import GoJson from "./_go_opts_json.mdx";
import RustJson from "./_rust_opts_json.mdx";
import NodeJson from "./_js_opts_json.mdx";
import CsJson from "./_cs_opts_json.mdx";
import CJson from "./_c_opts_json.mdx";

## 协议介绍

OpenTSDB JSON 格式协议采用一个 JSON 字符串表示一行或多行数据。例如：

```json
[
  {
    "metric": "sys.cpu.nice",
    "timestamp": 1346846400,
    "value": 18,
    "tags": {
      "host": "web01",
      "dc": "lga"
    }
  },
  {
    "metric": "sys.cpu.nice",
    "timestamp": 1346846400,
    "value": 9,
    "tags": {
      "host": "web02",
      "dc": "lga"
    }
  }
]
```

与 OpenTSDB 行协议类似， metric 将作为超级表名， timestamp 表示时间戳，value 表示度量值， tags 表示标签集。

参考[OpenTSDB HTTP API 文档](http://opentsdb.net/docs/build/html/api_http/put.html)。

:::note

- 对于 JSON 格式协议，TDengine 并不会自动把所有标签转成 NCHAR 类型， 字符串将将转为 NCHAR 类型， 数值将同样转换为 DOUBLE 类型。
- 默认生成的子表名是根据规则生成的唯一 ID 值。用户也可以通过在client端的 taos.cfg 里配置 smlChildTableName 参数来指定某个标签值作为子表名。该标签值应该具有全局唯一性。举例如下：假设有个标签名为tname, 配置 smlChildTableName=tname, 插入数据为 `"tags": { "host": "web02","dc": "lga","tname":"cpu1"}` 则创建的子表名为 cpu1。注意如果多行数据 tname 相同，但是后面的 tag_set 不同，则使用第一行自动建表时指定的 tag_set，其他的行会忽略）。
:::

## 示例代码

<Tabs defaultValue="java" groupId="lang">
  <TabItem label="Java" value="java">
    <JavaJson />
  </TabItem>
  <TabItem label="Python" value="Python">
    <PyJson />
  </TabItem>
  <TabItem label="Go" value="go">
    <GoJson />
  </TabItem>
  <TabItem label="Node.js" value="nodejs">
    <NodeJson />
  </TabItem>
  <TabItem label="C#" value="csharp">
    <CsJson />
  </TabItem>
  <TabItem label="C" value="c">
    <CJson />
  </TabItem>
</Tabs>

以上示例代码会自动创建 2 个超级表， 每个超级表有 2 条数据。

```cmd
taos> USE test;
Database changed.

taos> SHOW STABLES;
              name              |
=================================
 meters.current                 |
 meters.voltage                 |
Query OK, 2 row(s) in set (0.001954s)

taos> SELECT * FROM `meters.current`;
           _ts            |           _value           |          groupid          |            location            |
===================================================================================================================
 2022-03-28 09:56:51.249 |              10.300000000 |               2.000000000 | California.SanFrancisco               |
 2022-03-28 09:56:51.250 |              12.600000000 |               2.000000000 | California.SanFrancisco               |
Query OK, 2 row(s) in set (0.004076s)
```

## SQL 查询示例

`meters.voltage` 是插入数据的超级表名。

可以通过超级表的 TAG 来过滤数据，比如查询 `location=California.LosAngeles groupid=1` 可以通过如下 SQL：

```sql
SELECT * FROM `meters.current` WHERE location = "California.LosAngeles" AND groupid = 3;
```
