
配置方法，在 `/etc/telegraf/telegraf.conf` 增加如下配置，其中 <taosAdapter's host> 请填写运行 taosAdapter 服务的服务器域名或 IP 地址，<REST service port> 请填写 REST 服务的端口（默认为 6041），<TDengine's username> 和 <TDengine's password> 请填写当前运行的 TDengine 实际配置，<database name> 请填写希望在 TDengine 保存 Telegraf 数据的数据库名。

示例 telegraf.conf 如下：

```
[[outputs.http]]
  url = "http://<taosAdapter's host>:<REST service port>/influxdb/v1/write?db=<database name>"
  method = "POST"
  timeout = "5s"
  username = "<TDengine's username>"
  password = "<TDengine's password>"
  data_format = "influx"
  influx_max_line_bytes = 250
```

