
配置 taosAdapter 接收 TCollector 数据的方法：

- 在 taosAdapter 配置文件 taosadapter.yaml 中使能配置项 `opentsdb_telnet.enable=True`。taosAdapter 默认写入的数据库名称为 `tcollector`，也可以修改 taosAdapter 配置文件来指定不同的名称。
- 修改 TCollector 配置项，将 OpenTSDB 宿主机地址修改为 taosAdapter 被部署的服务器域名或 IP 地址，修改端口号为 taosAdapter 支持 TCollector 使用的相应端口（默认为 6049）。注意：TCollector 各个版本变化较大，以 master 分支代码为例，需要修改 `collectors/etc/config.py` 和 `tcollector.py` 两个文件中相应内容。其他版本需要修改的文件可能有所不同。

