
taosAdapter 默认使用数据库名称为 statsd ，如需修改数据库名称请停止 taosAdapter 服务并在 taosAdapter 配置文件中修改后重启 taosadapter。

在 `config.js` 文件中增加如下内容后启动 StatsD，其中 <taosAdapter's host> 和 <port for StatsD> 请填写 taosAdapter 配置的实际值（默认为 6044）：

```
backends 部分添加 "./backends/repeater"
repeater 部分添加 { host:'<taosAdapter's host>', port: <port for StatsD>}
```

示例配置文件：

```
{
port: 8125
, backends: ["./backends/repeater"]
, repeater: [{ host: '127.0.0.1', port: 6044}]
}
```

