---
title: RESTful API
---

为支持各种不同类型平台的开发，TDengine 提供符合 REST 设计标准的 API，即 RESTful API。为最大程度降低学习成本，不同于其他数据库 RESTful API 的设计方法，TDengine 直接通过 HTTP POST 请求 BODY 中包含的 SQL 语句来操作数据库，仅需要一个 URL。RESTful 连接器的使用参见[视频教程](https://www.taosdata.com/blog/2020/11/11/1965.html)。

注意：与原生连接器的一个区别是，RESTful 接口是无状态的，因此 `USE db_name` 指令没有效果，所有对表名、超级表名的引用都需要指定数据库名前缀。（从 2.2.0.0 版本开始，支持在 RESTful url 中指定 db_name，这时如果 SQL 语句中没有指定数据库名前缀的话，会使用 url 中指定的这个 db_name。从 2.4.0.0 版本开始，RESTful 默认由 taosAdapter 提供，要求必须在 url 中指定 db_name。）

## 安装

RESTful 接口不依赖于任何 TDengine 的库，因此客户端不需要安装任何 TDengine 的库，只要客户端的开发语言支持 HTTP 协议即可。

## 验证

在已经安装 TDengine 服务器端的情况下，可以按照如下方式进行验证。

下面以 Ubuntu 环境中使用 curl 工具（确认已经安装）来验证 RESTful 接口的正常。

下面示例是列出所有的数据库，请把 h1.taosdata.com 和 6041（缺省值）替换为实际运行的 TDengine 服务 fqdn 和端口号：

```html
curl -H 'Authorization: Basic cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==' -d 'show databases;'
h1.taosdata.com:6041/rest/sql
```

返回值结果如下表示验证通过：

```json
{
  "status": "succ",
  "head": [
    "name",
    "created_time",
    "ntables",
    "vgroups",
    "replica",
    "quorum",
    "days",
    "keep1,keep2,keep(D)",
    "cache(MB)",
    "blocks",
    "minrows",
    "maxrows",
    "wallevel",
    "fsync",
    "comp",
    "precision",
    "status"
  ],
  "data": [
    [
      "log",
      "2020-09-02 17:23:00.039",
      4,
      1,
      1,
      1,
      10,
      "30,30,30",
      1,
      3,
      100,
      4096,
      1,
      3000,
      2,
      "us",
      "ready"
    ]
  ],
  "rows": 1
}
```

## RESTful 连接器的使用

### HTTP 请求格式

```
http://<fqdn>:<port>/rest/sql/[db_name]
```

参数说明：

- fqnd: 集群中的任一台主机 FQDN 或 IP 地址
- port: 配置文件中 httpPort 配置项，缺省为 6041
- db_name: 可选参数，指定本次所执行的 SQL 语句的默认数据库库名。（从 2.2.0.0 版本开始支持）

例如：http://h1.taos.com:6041/rest/sql/test 是指向地址为 h1.taos.com:6041 的 url，并将默认使用的数据库库名设置为 test。

HTTP 请求的 Header 里需带有身份认证信息，TDengine 支持 Basic 认证与自定义认证两种机制，后续版本将提供标准安全的数字签名机制来做身份验证。

- 自定义身份认证信息如下所示（token 稍后介绍）

```
Authorization: Taosd <TOKEN>
```

- Basic 身份认证信息如下所示

```
Authorization: Basic <TOKEN>
```

HTTP 请求的 BODY 里就是一个完整的 SQL 语句，SQL 语句中的数据表应提供数据库前缀，例如 \<db_name>.\<tb_name>。如果表名不带数据库前缀，又没有在 url 中指定数据库名的话，系统会返回错误。因为 HTTP 模块只是一个简单的转发，没有当前 DB 的概念。

使用 curl 通过自定义身份认证方式来发起一个 HTTP Request，语法如下：

```bash
curl -H 'Authorization: Basic <TOKEN>' -d '<SQL>' <ip>:<PORT>/rest/sql/[db_name]
```

或者

```bash
curl -u username:password -d '<SQL>' <ip>:<PORT>/rest/sql/[db_name]
```

其中，`TOKEN` 为 `{username}:{password}` 经过 Base64 编码之后的字符串，例如 `root:taosdata` 编码后为 `cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==`

## HTTP 返回格式

返回值为 JSON 格式，如下:

```json
{
    "status": "succ",
    "head": ["ts","current", …],
    "column_meta": [["ts",9,8],["current",6,4], …],
    "data": [
        ["2018-10-03 14:38:05.000", 10.3, …],
        ["2018-10-03 14:38:15.000", 12.6, …]
    ],
    "rows": 2
}
```

说明：

- status: 告知操作结果是成功还是失败。
- head: 表的定义，如果不返回结果集，则仅有一列 “affected_rows”。（从 2.0.17.0 版本开始，建议不要依赖 head 返回值来判断数据列类型，而推荐使用 column_meta。在未来版本中，有可能会从返回值中去掉 head 这一项。）
- column_meta: 从 2.0.17.0 版本开始，返回值中增加这一项来说明 data 里每一列的数据类型。具体每个列会用三个值来说明，分别为：列名、列类型、类型长度。例如`["current",6,4]`表示列名为“current”；列类型为 6，也即 float 类型；类型长度为 4，也即对应 4 个字节表示的 float。如果列类型为 binary 或 nchar，则类型长度表示该列最多可以保存的内容长度，而不是本次返回值中的具体数据长度。当列类型是 nchar 的时候，其类型长度表示可以保存的 unicode 字符数量，而不是 bytes。
- data: 具体返回的数据，一行一行的呈现，如果不返回结果集，那么就仅有 [[affected_rows]]。data 中每一行的数据列顺序，与 column_meta 中描述数据列的顺序完全一致。
- rows: 表明总共多少行数据。

column_meta 中的列类型说明：

- 1：BOOL
- 2：TINYINT
- 3：SMALLINT
- 4：INT
- 5：BIGINT
- 6：FLOAT
- 7：DOUBLE
- 8：BINARY
- 9：TIMESTAMP
- 10：NCHAR

## 自定义授权码

HTTP 请求中需要带有授权码 `<TOKEN>`，用于身份识别。授权码通常由管理员提供，可简单的通过发送 `HTTP GET` 请求来获取授权码，操作如下：

```bash
curl http://<fqnd>:<port>/rest/login/<username>/<password>
```

其中，`fqdn` 是 TDengine 数据库的 fqdn 或 ip 地址，port 是 TDengine 服务的端口号，`username` 为数据库用户名，`password` 为数据库密码，返回值为 `JSON` 格式，各字段含义如下：

- status：请求结果的标志位

- code：返回值代码

- desc：授权码

获取授权码示例：

```bash
curl http://192.168.0.1:6041/rest/login/root/taosdata
```

返回值：

```json
{
  "status": "succ",
  "code": 0,
  "desc": "/KfeAzX/f9na8qdtNZmtONryp201ma04bEl8LcvLUd7a8qdtNZmtONryp201ma04"
}
```

## 使用示例

- 在 demo 库里查询表 d1001 的所有记录：

```bash
curl -H 'Authorization: Basic cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==' -d 'select * from demo.d1001' 192.168.0.1:6041/rest/sql
```

返回值：

```json
{
  "status": "succ",
  "head": ["ts", "current", "voltage", "phase"],
  "column_meta": [
    ["ts", 9, 8],
    ["current", 6, 4],
    ["voltage", 4, 4],
    ["phase", 6, 4]
  ],
  "data": [
    ["2018-10-03 14:38:05.000", 10.3, 219, 0.31],
    ["2018-10-03 14:38:15.000", 12.6, 218, 0.33]
  ],
  "rows": 2
}
```

- 创建库 demo：

```bash
curl -H 'Authorization: Basic cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==' -d 'create database demo' 192.168.0.1:6041/rest/sql
```

返回值：

```json
{
  "status": "succ",
  "head": ["affected_rows"],
  "column_meta": [["affected_rows", 4, 4]],
  "data": [[1]],
  "rows": 1
}
```

## 其他用法

### 结果集采用 Unix 时间戳

HTTP 请求 URL 采用 `sqlt` 时，返回结果集的时间戳将采用 Unix 时间戳格式表示，例如

```bash
curl -H 'Authorization: Basic cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==' -d 'select * from demo.d1001' 192.168.0.1:6041/rest/sqlt
```

返回值：

```json
{
  "status": "succ",
  "head": ["ts", "current", "voltage", "phase"],
  "column_meta": [
    ["ts", 9, 8],
    ["current", 6, 4],
    ["voltage", 4, 4],
    ["phase", 6, 4]
  ],
  "data": [
    [1538548685000, 10.3, 219, 0.31],
    [1538548695000, 12.6, 218, 0.33]
  ],
  "rows": 2
}
```

### 结果集采用 UTC 时间字符串

HTTP 请求 URL 采用 `sqlutc` 时，返回结果集的时间戳将采用 UTC 时间字符串表示，例如

```bash
  curl -H 'Authorization: Basic cm9vdDp0YW9zZGF0YQ==' -d 'select * from demo.t1' 192.168.0.1:6041/rest/sqlutc
```

返回值：

```json
{
  "status": "succ",
  "head": ["ts", "current", "voltage", "phase"],
  "column_meta": [
    ["ts", 9, 8],
    ["current", 6, 4],
    ["voltage", 4, 4],
    ["phase", 6, 4]
  ],
  "data": [
    ["2018-10-03T14:38:05.000+0800", 10.3, 219, 0.31],
    ["2018-10-03T14:38:15.000+0800", 12.6, 218, 0.33]
  ],
  "rows": 2
}
```

## 重要配置项

下面仅列出一些与 RESTful 接口有关的配置参数，其他系统参数请看配置文件里的说明。（注意：配置修改后，需要重启 taosd 服务才能生效）

- 对外提供 RESTful 服务的端口号，默认绑定到 6041（实际取值是 serverPort + 11，因此可以通过修改 serverPort 参数的设置来修改）。
- httpMaxThreads: 启动的线程数量，默认为 2（2.0.17.0 版本开始，默认值改为 CPU 核数的一半向下取整）。
- restfulRowLimit: 返回结果集（JSON 格式）的最大条数，默认值为 10240。
- httpEnableCompress: 是否支持压缩，默认不支持，目前 TDengine 仅支持 gzip 压缩格式。
- httpDebugFlag: 日志开关，默认 131。131：仅错误和报警信息，135：调试信息，143：非常详细的调试信息，默认 131。
- httpDbNameMandatory: 是否必须在 RESTful url 中指定默认的数据库名。默认为 0，即关闭此检查。如果设置为 1，那么每个 RESTful url 中都必须设置一个默认数据库名，否则无论此时执行的 SQL 语句是否需要指定数据库，都会返回一个执行错误，拒绝执行此 SQL 语句。
